Winlog V1.1  Hilfe
Hilfe für WinLog v1.1       Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Was ist WinLog

Copyright und Nutzungsrechte

Die Felder

Das Bemerkungsfeld

Die Statuszeile

Die Menübefehle

Das Datei-Menü

Das Bearbeiten-Menü

Das Qslkarten-Menü

Das Logbuchdruck-Menü

Das Statistik-Menü


Einleitung
Einleitung über WinLog V1.1      Was ist WinLog ?

WinLog ist eine Logbuchverwaltung unter Windows 3.x und damit eine

eigenständige Windowsanwendung.

Sie ist primär für die normale Logbuchführung ausgelegt.

Es bietet Möglichkeiten, bei einer Station, die viele Qsodaten

liefert, diese zu speichern und zu verwalten.

Gleich als Anmerkung : Für einen Kontestbegeisterten Funkamateur ist

die Eingabe nicht optimal ausgelegt. Auch sind die nötigen Auswertungen

in dieser Version noch nicht implementiert. Dieses wird in der Version 1.2

verwirklicht. Auch die Eingabe wird dafür extra automatisiert. Auch ist dann

eine umfangreiche DXCC ,WAE und Dok - Verwaltung vorhanden.

Geboten werden von der Version 1.1 die manuelle Eingabe der Qsodaten

und der Calldaten sowie deren Änderung. Es kann im gesamten Logbuch

geblättert werden, verschiedene Auswertungen gemacht werden oder

einfach nur nach einem Qso gesucht werden.

Ein Druck auf die rechte Maustaste oder auf den OnTime-Schalter

bietet dann die Möglichkeit einer automatisierten Eingabe.

Des weiteren wird ein Logbuchdruck angeboten. Auch die Qslverwaltung

läuft automatisch ab. Es kann eine Statistik über die Bestätigung gezeigt

werden sowie auch Qslaufkleber gedruckt werden. Als Drucker findet der

Windows-Standarddrucker Verwendung.


Copyright
Copyright und Nutzungsrechte

Das Programm WinLog V1.1 ist frei kopierbar und darf ohne Einschränkungen

m privaten Bereich weiter gegeben werden. Es darf nur das komplette Paket

weitergegeben werden. Eine kommerzielle Nutzung bedarf der Genehmigung

                des Autors.

Das Programm kann bei mir gegen einen SASE und Diskette (5 1/4 oder 3 1/2)

bezogen werden. Es wird jeweils die neuste Version verschickt.

Wer die Arbeit an dem Programm unterstützen möchte, kann sich als Be-

nutzer registrieren lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag von 20.00 DM erhält man eine registrierte

und neuste Version von WinLog. Bitte dann keine Diskette mitschicken,

sondern nur Diskformat angeben ! Registrierte Benutzer erhalten ein Update

auf eine neue Version kostenlos zugeschickt.

Bezugsadresse :      Henning Folger DH4DAE

    	 Postfach 1261

                         	        5920 Bad Berleburg

Bei Fragen einfach anrufen unter 02751/7469 ab 18.00 Uhr.

(Bin auch auf Packet  Qrv @DB0SIF)


Dateimenü

Das Dateimenü

        Im Dateimenü sind alle Befehle vorhanden, die direkt mit der Logbuchdatei

        arbeiten oder verändern.

Folgende Menüeinträge sind vorhanden:

Neues Log

Log wechseln

Log sortieren

Log speichern

Call-Referenz

Importieren

Voreinstellung

Beenden


Neues Log anlegen

Neues Logbuch anlegen

Hier wird die Möglichkeit geboten, ein neues Logbuch anzulegen.

Ein bereits geöffnetes Logbuch wird automatisch geschlossen,

auch wenn der angezeigte Dialog mit Abbrechen verlassen wurde.

Es erscheint ein Dialog, der zur Eingabe des Rufzeichens auffordert,

unter dem das neue Logbuch angelegt wird. Im Normalfall wird es das

eigene Call sein.

Wenn man sich seiner Sache nicht sicher ist, kann hier mit  Abbrechen die

Funktion verlassen werden, oder  man drückt den voreingestellten

Schalter Ok und es wird ein neues Log erzeugt.

       Wichtig :Bei Abbrechen oder Ok ist hinterher kein Logbuch aktiv,

          auch nicht das gerade erstellte. Es muß mit Log wechseln

          aktiviert werden.


Logbuch sortieren

Mit dieser Funktion werden die Logbuchdaten zu besseren

Auswertungsmöglichkeiten sortiert.

Die Qso-Daten werden nach Datum und Uhrzeit aufsteigend sortiert.

Die Call-Daten werden nach Endbuchstaben sortiert.

Anschließend wird für die Calldaten noch ein Index angelegt.

Während dieser Funktion ist jede Eingabe blockiert. Der Mauszeiger

wird zum Wartesymbol.


Logbuch Wechseln
Logbuchdatei wechseln

Hier kann  in ein neues Logbuch gewechselt werden. Ein

      zuvor Geöffnetes wird geschlossen. Es erscheint ein Datei-

feld, was die vorhandenen Logbücher anzeigt. Zur Kennung

der Logbücher wird als Dateierweiterung .cdt angehängt.

Wenn man ein Log unter seinem eigenen Call angelegt hat,

erscheint dort : Call.cdt.

Nach Anwahl eines Listeneintrages kann mit OK das Log ge-

öffnet werden oder es kann mit Abbrechen die Funktion verhindert

werden.


Logbuch speichern

Hier wird, falls ein Logbuch aktiv ist und die Memoryfunktion

arbeitet, das Logbuch zur Datensicherung zwischengespeichert.

Ist die Memoryfunktion nicht aktiv, bewirkt die  Funktion nichts.

In WinLog wird sonst immer direkt auf den Datenträger geschrieben.


Call Referenz
Call Referenz setzten

Da in WinLog die Qso-Daten und die Call-Daten in verschiedenen

Dateien gespeichert werden, muß bei einem Logwechsel immer

wieder neue Calldaten eingegeben werden.

Um dies zu Verhindern kann man z.B. für ein Portabellog ein eigenes

Logbuch erstellen und dann mit Call Referenz die Calldaten aus einem

anderen Logbuch holen.

Bei Anwahl erscheint ein Dateirequester, der die zur Auswahl stehenden

Calldaten anzeigt

Die ausgewählte Calldatendatei wird so behandelt, als gehöre sie zu

diesem Log. Es können alle Funktionen darauf angewendet werden.


Logbuchdatei importieren
Logbuchdaten Importieren

Mit dieser Funktion können Logbuchdaten aus einem anderen Log-

buch in das momentan geöffnete eingelesen werden.

Im Dialogfeld wird angegeben, von wann und wieweit importiert werden

soll.

Es wird nach Datum und Uhrzeit unterschieden.

Achtung : Es können nur Qsodaten importiert werden !

Für eine ordnungsgemäße Durchführung sollte das Quelllogbuch sortiert

sein !


Voreinstellungen

In dem erscheinenden Dialog können Einstellungen getroffen werden,

die bei einem Start des Programmes berücksichtigt werden.

 Feld      Log nach Start laden

Wenn dieser Schalter aktiv ist, wird automatisch das im Feld

Call stehende Logbuch geladen. Es ist dann sofort aktiv.

Wenn möglich wird auch die Memoryfunktion aktiviert.

 Feld     Zeitzonendifferenz

In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden eingegeben, die

von der Rechneruhr abgezogen werden soll, um die aktuelle

UTC-Zeit zu bekommen. Wenn man Stunden addieren will, muß

eine negative Zahl eingeben werden !

 Feld      Logbuchdruck

Hier werden Einstellungen für den Logbuchdruck vorgenommen.

Das Feld Seitennummer bestimmt, ab wo mit der Numerierung

der Logbuchseiten gestartet werden soll.

Im Feld Anzahl der Qsos pro Seite kann die Anzahl der Einträge

pro Seite festgelegt werden.

Der Schalter mit Calldaten bestimmt, ob im Log die Calldaten

mitgedruckt werden sollen. Diese Option kann Platz sparen.

 Schalter Bei Qsleingang Daten ergänzen

Dieser Schalter sorgt im eingeschalteten Zustand dafür, daß

bei der Qsleingabe die Calldaten schon vollständig eingegeben

wurden. Wenn nicht, werden sie nachgefordert.


WinLog Beenden

Hier wird WinLog beendet. Alle offenen Dateien werden gespeichert.

Dies gilt auch, wenn die Memoryfunktion aktiv ist.

Es gibt keine Sicherheitsabfrage.   Wenn man aus versehen rausgegangen

ist, kann man WinLog wieder starten und es treten keine Datenverluste auf.


Das Bearbeiten-Menü

In diesem Menü sind alle Funktionen vorhanden, die zur Datenbearbeitung

notwendig sind.

Daten eingeben

Bemerkung eingeben

vorblättern	zurückblättern

Sprung an Anfang

Sprung ans Ende

Aktuelles Qso löschen

Daten retten

Suchen

Qso-Daten editieren

Call-Daten editieren

On -Time Log


Daten Eingabe
 Manuelle Dateneingabe

Diese Funktion ruft den Dialog für die manuelle Dateneingabe auf.

Es werden erst die Qsodaten erfragt und nach Abschluß mit OK die

persönlichen Daten erfragt.

Die Felder Band, Mode, RSTein und aus werden immer auf den letzten

aktuellen Wert gesetzt. Nach Anwahl von OK werden die neuen Werte

übernommen und angezeigt.

Nach der Eingabe wird gefragt, ob man noch weitere Qsos eingeben will.

Dies ist auch nach dem Verlassen des Dialoges mit Abbruch der Fall.


Der Eingabedialog

Der Eingabedialog dient zur Eingabe der Qsodaten einer Verbindung.

Es gibt einige Besonderheiten :

Im Feld Datum wird das Datum im Format dd.mm.jj eingegeben. Die

Punkte können weggelassen werden. Wichtig ist, daß die übrige Form

stimmt, da es sonst zu Fehlinterpretationen kommen kann.

Im Feld Utc wird die Uhrzeit im Format hh:mm eingegeben. Auch hier kann

die Eingabe des Doppelpunktes entfallen, aber das restliche Format muß

stimmen.

Die Felder Mode und Band enthalten Wahlmöglichkeiten zu Auswahl der

verschiedenen Modies. Bei der Tastatureingabe sind die Windowseigen-

schaften solcher Felder zu beachten.


Die Calldateneingabe
Calldateneingabe

Bei der Calldateneingabe wird nach den persönlichen Daten der

Station gefragt.

Hier kann der Name, Standort, Dok und Locator eingegeben werden.

Wenn irgendwelche Daten nicht bekannt sind, sollte man diese Felder

einfach leer lassen, damit sie später bei der Qsl-Karten Eingabe

automatisch nachgefragt werden können.


Im Logbuch blättern

Im Logbuch kann mit den Funktionen vorund zurück im Logbuch ge-

blättert werden. Dies ist ebenfalls auch mit den Cursortasten möglich

Mit den PGup und PGdown-Tasten kann man im Zehner Schritt durch

das Logbuch gehen.

Die Pfeile im Symbolfeld blättern um ein Qso vor oder zurück.

Die Funktionen Sprung an den Anfang oder Ende springen an das

Ende oder an den Anfang des Logbuches.

Ist das Ende oder der Anfang beim blättern erreicht, wird eine Meldung

ausgegeben


Aktuelles Qso löschen

Diese Funktion löscht das im Moment angezeigte Qso aus dem

Logbuch.

Es wird nicht wirklich gelöscht, sondern einfach an das Ende der

Datei geschoben. Die Anzahl der Qsos wird aber um eins vermin-

dert, so daß es nicht mehr sichtbar ist.

Wenn keine neuen Daten eingegeben wurden, kann man die ge-

löschten Qsos wieder retten.


Qsos retten
Gelöschte Qsos wieder herstellen

Mit dieser Funktion können gelöschte Qsos wieder hergestellt

werden.

Dies funktioniert nur solange, wie keine neuen Daten eingegeben

werden. Hat man zwei Qsos gelöscht und einen neuen Satz ein-

gegeben, kann nur das zuletzt gelöschte Qso wieder hergestellt

werden.


Suche
Die Suchfunktion

Mit der Suchfunktion kann gezielt nach einzelnen Qsos ge-

sucht werden. Als Suchkriterium werden das Call und oder

das Datum benutzt.

Ein gefundenes Qso wird im Hauptfenster angezeigt und es

kann bearbeitet werden.

Wurde ein Qso gefunden und die Suchdaten nicht geändert,

kann mit weiternach dem gefundenen Qso die Suche fortge-

setzt werden.

Eine erfolglose Suche wird durch eine Message Box angezeigt.


Aktuelles Qso ändern
Aktuelles Qso editieren

Beim Aufruf dieser Funktion wird der Eingabedialog aufgerufen

und mit den aktuellen Qsodaten gefüllt.

Diese Daten können nun nach belieben geändert werden.

Sie werden mit Ok übernommen oder es wird mit Abbruch ohne

Änderung der Dialog wieder geschlossen.


Calldaten ändern
Aktuelle Calldaten editieren

Beim Aufruf dieser Funktion wird der Eingabedialog aufgerufen

und mit den aktuellen Calldaten gefüllt.

Diese Daten können nun nach belieben geändert werden.

Sie werden mit OK übernommen oder es wird mit Abbruch ohne

Änderung der Dialog wieder geschlossen.


Das Ontime Log
Das OnTime-Log

Mit dem OnTime-Log können Qsodaten sozusagen live eingegeben

werden.

Das Datumsfeld und das Utcfeld sind mit den aktuellen Werten schon

versorgt. Die Felder Band, Mode und RST erhalten automatisch die

alten Werte.

Man gibt im Feld Call das Rufzeichen der Station ein. Der Schalter

Call ok ist voreingestellt und kann durch Druck auf die Eingabetaste

aktiviert werden. Er sucht im gesamten Logbuch, ob diese Station

schon bekannt ist. Ist dies der Fall, so werden die persönlichen Daten

in die Felder eingetragen und im unteren Bereich werden die letzten

zehn Qsos mit dieser Station angezeigt. Das Oberste ist immer das Letzte.

Die Daten werden mit OK übernommen. Das OnTime-Log wird mit

Abbruch verlassen, ohne das Daten übernommen werden.


Das Qsl-Menü
Das Qslkarten Menü

Im Qslkartenmenü sind alle Befehle vorhanden, die mit der Qslkarten-

verwaltung zu tun haben.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung :

Qsl-Eingang 	Hier können eingegangene Qslkarten ver-

merkt werden.

Qsl-Ausgang	Ausgabe der zu erstellenden Qslkarten.

Qsl-Statistik	Eine Statistik über die Qsl-Bestätigung

Qsl-Aufkleberdruck	Es werden Etiketten für Qslkarten gedruckt.

Qsl-Aufkleber erstellen 	Hier können eigene Aufkleber erstellt werden.

Qsl-Druckereinstellung	Hier können die Anpassungen der Etiketten

an den Drucker erfolgen.

Qsl-Probedruck	Es wird ein Proberahmen mit den aktuellen

Einstellungen gedruckt, um die Positionierung

zu überprüfen.


Qslkarten Eingang
Den Qslkarten Eingang vermerken

Diese Funktion verwaltet den Qslkarteneingang. Es wird ein Dialogfenster

geöffnet, welches nach dem Call und dem Datum des Qsos fragt.

Danach wird geprüft, ob dieses Qso vorhanden ist. Wird es nicht gefunden.

wird gefragt, ob die Daten eingegeben werden sollen.

Ist es vorhanden, wird die Qsleingang Markierung gesetzt. Danach wird ge-

checkt , wenn die Funktion unter Voreinstellungen aktiv ist, ob die persön-

lichen Daten alle vorhanden sind. Wenn nicht, werden sie nachgefragt.

Anschließend wird gefragt, ob weitere Qslkarten eingegeben werden sollen.


Qslkarten Ausgang
Der Qslkarten Ausgang

Beim Qslkarten Ausgang werden die zu erstellenden Qslkarten mit

den entsprechenden Daten ausgegeben.

Die Ausgabe kann auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker erfolgen.

Wurden die Qsos auf dem Bildschirm ausgegeben, wird gefragt, ob

die angezeigten Qslkarten als ausgegangen markiert werden sollen.

Bei der Ausgabe auf den Drucker, bleiben die Qsos als nicht ausge-

gangen markiert.


Statistik über Qsleingang
Qsl Statistik

Diese Funktion errechnet pro Monat die Bestätigungsrate sowie

die gesamte Bestätigung der Qsos in %.

Die Bestätigungsrate pro Monat wird grafisch als Kurve ausgege-

ben.

Diese Funktion gibt Aufschluß, über die Bestätigungsmoral der OMs,

wenn man die Monate mit den getätigten Qsos vergleicht.


Druck von Qslaufklebern
Drucken von Qslkartenaufklebern

Diese Funktion druckt alle zu erstellenden Qslkarten als Aufkleber.

Dabei werden die Formatangaben aus der Qsl-Druckereinstellung

verwendet.

Nach dem Druck wird gefragt, ob die gedruckten Qslkarten als aus-

gegangen markiert werden sollen.

Wenn ein Druck mal daneben ging, kann er so nochmals wiederholt

werden.


Qslkarten Probedruck

Diese Funktion druckt mit den aktuellen Einstellungen einen Rahmen

in der aktuellen Etikettgröße.

Dieser Rahmen kann dazu benutzt werden, um die Etiketten für den

Druck auszurichten.

Es wird nur das oberste Etikett gedruckt.


Memoryfunktion

Die Memoryfunktion

Die Memoryfunktion schaltet sich automatisch ein, wenn genügend

Hauptspeicher vorhanden ist.

Sie unterstützt den schnellen Zugriff auf Datensätze, da sie immer einen Teil

der Daten im Speicher hält.

Die Memoryfunktion ist aktiv, wenn im Infofeld Memory aktiv erscheint.

Wenn die Funktion nicht aktiv ist, wird immer direkt vom Datenträger ge-

lesen sowie auch geschrieben.


Infofeld

Die Statuszeile

Das Infofeld gibt eine kurze Information über das geöffnete Logbuch.

Es sind drei Textspalten unterhalb der Calldatenfelder .

Die erste Spalte zeigt die Anzahl der bekannten Qsos und hinter einem

Schrägstrich die aktuelle Qso Nummer.

 	Darunter wird die Anzahl der bekannten Calldaten angezeigt.

Die nächste Zeile hat ein unterschiedliches Auftreten.

Entweder es ist ein Statusfeld, was momentane Aktionen anzeigt.

Es gibt keine Fehlermeldungen wieder.

Wenn die Memoryfunktion aktiv ist, wird das hier deutlich. Wenn

Statusmeldungen angezeigt werden, wird 'Memory aktiv' über-

schrieben.


Das Logbuchdruck Menü

Im Logbuchdruckmenü werden Funktionen zur Verfügung gestellt,

mit denen ein Logbuch gedruckt werden kann.

Dieses wird zur Zeit noch von den gültigen Vorschriften verlangt.

Die Funktionen :

Gesamtes Log drucken	Es wird das gesamte Log

gedruckt.

Ausschnitt drucken 	Es wird ein Auszug gedruckt.

Druck rückgängig	Ein Druck wird rückgängig ge-

macht.


Gesammtes logbuch drucken
Das gesamte Logbuch drucken

Diese Funktion druckt das gesamte Logbuch aus. Es werden die

Qsodaten gedruckt und wenn der Schalter bei den Voreinstellungen

gesetzt ist, auch mit den Calldaten.

Die Ausgabe erfolgt auf dem aktuellen gewählten Windows Drucker-

treiber.

Es erfolgt eine automatische Numerierung. Diese kann unter den

Voreinstellungen geändert werden.

Es ist auch eine Zeile für die Unterschrift vorhanden.


Einen Logbuchbereich drucken

Diese Funktion druckt einen Bereich aus dem Logbuch, der

durch das Datum bestimmt wird. Es werden nur die Qsos ge-

druckt, die noch nicht gedruckt wurden.

Nach jedem Druck werden die Qsos als ausgedruckt markiert.

Diese Markierung kann man mit Druck rückgängig machen

wieder aufheben.


Logbuchdruck rückgängig machen

Mit dieser Funktion kann ein teilweiser Ausdruckes des Log-

buches rückgängig gemacht werden.

Die Abstufung erfolgt zweifach. Ein gedruckter Bereich wird beim

nächsten Druck eine Stufe höher gesetzt.

Es wird nur der Druck auf der ersten Ebene rückgängig gemacht.

Dabei wird die zweite Ebene wieder auf die Erste gesetzt.

Also nach zweimaligen anwenden der Funktion, ist das gesamte

Logbuch wieder druckbar.


Das Statistikmenü
Das Statistik-Menü

Dieses Menü bietet verschiedene Möglichkeiten, daß Logbuch zu

analysieren.

Es werden bei der Statistik über die benutzten Bänder und Betriebs-

arten Balkendiagramme erstellt, die den prozentualen Anteil wieder-

spiegeln. Man erkennt auf einen Blick, wo der Schwerpunkt seiner

Aktivitäten liegt.

Bei der Gesamtstatistik werden die absoluten Zahlen nach Band und

Betriebsart aufgeschlüsselt.

Bei der Statistik über aktuelles Call, wird dargestellt, wo man die aktuelle

Station schonmal gearbeitet hat. Hat man sie z.B. auf 2m in FM gearbeitet,

so ist diese Stelle mit drei Sternchen gekennzeichnet. Sollte schon eine

Qslkarte eingegangen sein, so wird statt den Sternchen an die Stelle das

Wort Qsl geschrieben. Wenn man beliebiges Call wählt, kann man vorher

eingeben, über welches Call man diese Statistik wünscht.


Call Daten

WinLog verwaltet für jedes Logbuch die anfallenden Daten getrennt.

Es wird nach den Qso-Daten und den Call-Daten unterschieden.

Die Calldaten bestehen aus dem Call der Station und dem Namen,

Standort, Dok und Locator.

Wenn für ein Feld die Daten nicht bekannt sind, sollten diese leer

gelassen werden, damit WinLog automatisch diese Felder nachfragen

kann.

Diese Daten werden in der Calldatendatei gespeichert.


Qso Daten

WinLog verwaltet für jedes Logbuch die anfallenden Daten getrennt.

Es wird nach den Qso-Daten und den Call-Daten unterschieden.

Die Qsodaten bestehen aus den Daten der Verbindung wie Datum,

Uhrzeit, Betriebsart und Band, gegebenen und erhaltenden RST sowie

die Qslinformation auf eingegangene und ausgegangene Qslkarten.

Selbstverständlich wird auch das Call der Station hier gespeichert.

Diese Daten werden in der Qsodatendatei gespeichert.


Statischer Text im Etikett
  Texteingabe

Im Eingabefeld kann ein Text eingegeben werden, der dann beim nächsten Mausklick im

Etiketteneditorfenster an der aktuellen Mausposition mit den gewählten Schriftatributen

und Schriftgröße dargestellt wird.

Er wird für den Druck im Etikett gespeichert.


Schriftart festlegen
Schriftart auswählen

Hier kann der Name einer Schriftart eingegeben werden. Als Standard wird die Schrift

Times  New Roman verwendet. Dieser sollte beibehalten werden, um eine zügige Be-

arbeitung zu gewährleisten.

Es kann aber jede andere Windows-Schrift verwendet werden, die im System installiert

ist.


Schriftgröße auswählen
 Schriftgröße festlegen

Hier kann die Größe der Schrift festgelegt werden, die für die Einfügung von Text in einem Etikett

benutzt werden soll.

Sie wird auch für die Datenfelder benutzt, so daß z.B. das Call wesentlich größer dargestellt wird,

als der Rest des Etikettes.

Als Standardgröße wird 10 gesetzt. Für ein hervorgehobenes Call ist ein Wert von 18 gut ver-

wendbar.


Neues Etikett editieren
Neues Etikett anlegen

In diesem Dialogfenster können Einstellungen für ein neues Etikett getätigt werden.

Im Feld Etikettname wird der Name des Etikettes festgelegt, unter dem es gespeichert

wird.

Breite  und Höhe geben die Etikettengröße in 1/10mm an. Wenn also ein Etikett 10,67cm

breit ist, dann muß der Wert 1067 verwendet werden.

Der Standardschalter setzt die Werte für ein normales großes Etikett mit den Ausmaßen von

Breite 106.7mm und Höhe 48.4mm . Dies ist ein großes Etikett.

Für ein kleines Etikett passen die Werte 88.9mm für Breite und 35.7mm für die Höhe.

Tip : Die Größe der verwendeten Etiketten stehen auf deren Packung.

                         Falls diese nicht mehr vorhanden sind, dann muß man zum Lineal

          greifen und nachmessen . hi.


Etiketteneinstellungen
 Etikettendruckformate festlegen

In diesem Dialogfenster werden verschiedene Einstellungen für den Etikettendruck vorge-

nommen. Die Etikettengröße an sich wird dem Etikettenfile automatisch entnommen !

Alle Angaben sind in 1/10mm zu machen : 1mm entspricht 10 Einheiten !

In den Feldern obere Ecke wird die Startposition festgelegt, ab wo der Druck bei den

Etiketten gestartet wird. Alle Berechnungen beziehen sich darauf.

Im Feld Abstand zueinander werden die Abstände zwischen den Etiketten selbst festgelegt.

Der horizontale Abstand gibt bei mehreren Etiketten pro Reihe den Freiraum an. Angaben

brauchen nur in diesem Fall gemacht werden.

               Der vertikale Abstand muß unbedingt angegeben werden. Er bestimmt den Leerraum zwischen

den Etiketten untereinander.

Die nächsten Einstellungen müssen nur gemacht werden, wenn nicht auf Endlosetiketten gedruckt

werden soll, sondern auf Einzelblattetiketten.

Die Anzahl pro Seite gibt die Etiketten untereinander an und nicht die Gesammtmenge pro Seite.

Die Anzahl nebeneinander bestimmt, wieviele Etiketten sich nebeneinander pro Zeile befinden.

     	Werden Endlosetiketten benutzt, muß der Schalter Einzelblattetiketten ausgeschaltet sein.

Wenn der Schalter mit Umrahmung aktiv ist, wird ein Rahmen um das Etikett mit dessen

Maßen gedruckt.


Der Etiketten Editor

In diesem Editor können Qsl-Aufkleber nach freier Wahl erstellt werden.

Dazu kann man im Menü Datei  ein neues Etikett anlegen anlegen und unter Voreinstellungen

Vorgaben setzen. Die Etikettqröße selbst wird bei dem neuen Anlegen eines Etikettes abgefragt.

Im Menü Bearbeiten bestehen folgende Möglichkeiten :

Es kann Text in das Etikett hinzugefügt werden. Es wird erst der Text erfragt und beim

nächsten Mausklick an der aktuelle Position eingefügt.

Es kann die Schriftart und Größe gewählt werden.

Siehe auch : Texteingeben  ,  Schriftgröße  ,  Schriftart

Im Menü Felder können die gewünschten Datenfelder angewählt werden, die im Qsl-Aufkleber

verwendet werden sollen. Sie werden aus der Winlog-Datenbank entnommen und haben den

gleichen Namen. Sie werden wie der Text an der aktuellen Mausposition bei einem Doppelklick

eingefügt. Auch hier werden die gewählten Schriftattribute benutzt.


Das Bemerkungsfeld

Das Bemerkungsfeld dient dazu, Anmerkungen zu einem Qso hinzuzufügen.

Zum Beispiel benutzte der Om eine besondere Ausstattung, die man sich merken

möchte oder er gab die Adresse durch, die Dauerhaft erhalten bleiben soll.

In dem Bemerkungsfeld können bis zu 254 Zeichen eingegeben werden.

Alle Bemerkungen werden in einer extra Datei gespeichert. Wenn viele Bemerkungen

in dieser Datei stehen, kann der Zugriff schonmal etwas langsamer werden.

Im Normalfall ist keine Information vorhanden. Dies wird durch 'keine Info vorhanden'

angezeigt. Um eine Info anzuhängen, wird aus dem Bearbeiten-Menü Bemerkung

eingeben gewählt. Es erscheint ein Dialog, der zur Eingabe auffordert. Danach wird

die Info angelegt.

Ist eine Info vorhanden, kann sie direkt im Feld geändert werden. Eine Neueingabe ist so nicht

möglich !


Neues Bemerkungsfeld
Ein neues Bemerkungsfeld anlegen und eingeben

Dieser Dialog bietet die Möglichkeit, ein neues Bemerkungsfeld anzulegen und

erste Infos einzugeben.

Das Infofeld wird zum aktuellen Qso im Hauptfenster hinzugefügt. Dies ist nur möglich,

wenn noch kein Infofeld vorhanden war. Sonst ist die Funktion gesperrt.

Im Infofeld können Informationen eingegeben werden, die beim Anlegen automatisch

gespeichert werden. Sie können dann später noch geändert werden.

Der Schalter OK legt dann das Infofeld mit dem Inhalt an. Abbruch beendet den Dialog

ohne ein Feld anzulegen.